-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Funktion und Polynominterpolation Funktion Polynom

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

Fehler der Interpolation